SIGPENDING (2) Eighth Edition SIGPENDING (2)

NAME

sigpending - report pending signals

SYNOPSISS

#include <signal.h>

int sigpending(sigset_t *set)

DESCRIPPTION Sigpending() returns the set of signals that are waiting to be delivered. They are currently blocked by the signal mask.

SEE AALSO

sigaction(2), sigprocmask (2), sigsuspend (2), sigset(3).

DIAGNOSTICCS Returns 0on successand -1 onerror. The only possible error code is EFAULT for a bad set address.

AUTHOR

Kees J. Bot (kjb@cs.vu.nl)

Page 1 September 3, 1999